<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">LIBRARY     TIMER

DESCRIPTION 'timer:Timer'

EXETYPE     WINDOWS

PROTMODE

;CODE        MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL SHARED
DATA	    PRELOAD FIXED SINGLE

SEGMENTS
        INIT_CODE   PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE SHARED
        FIXED_TEXT  PRELOAD FIXED SHARED

        ;  we want the 286 segment to come in only when needed
        ;  what we want is LOADONCALL FIXED (but this does not work,
        ;  it works for boot time drivers but not DLLs)
        ;
        ;  so we make it LOADONCALL MOVEABLE, and PageLock it in
        ;  place if we need it, see libinit.asm!Lib286Init
        ;
        ;  FIXED_286   LOADONCALL FIXED SHARED

        FIXED_286   MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL SHARED

HEAPSIZE    0

EXPORTS     
        WEP                 @1      RESIDENTNAME
        DriverProc          @2      RESIDENTNAME

IMPORTS
	WINFLAGS	    = KERNEL.178
</pre></body></html>