	
LIBRARY                 HIDPARSE.SYS

EXPORTS
        HidP_GetCollectionDescription
        HidP_FreeCollectionDescription
        HidP_GetCaps
        HidP_GetButtonCaps
        HidP_GetSpecificButtonCaps
        HidP_GetValueCaps
        HidP_GetSpecificValueCaps
        HidP_GetLinkCollectionNodes
        HidP_GetExtendedAttributes
        HidP_InitializeReportForID
        HidP_GetUsages
        HidP_SetUsages
        HidP_GetUsagesEx
        HidP_UnsetUsages
        HidP_MaxUsageListLength
        HidP_GetUsageValue
        HidP_GetScaledUsageValue
        HidP_GetUsageValueArray
        HidP_SetUsageValue
        HidP_SetScaledUsageValue
        HidP_SetUsageValueArray
        HidP_UsageListDifference
        HidP_UsageAndPageListDifference
        HidP_TranslateUsagesToI8042ScanCodes
        HidP_TranslateUsageAndPagesToI8042ScanCodes
        HidP_SysPowerEvent
        HidP_SysPowerCaps
        HidP_GetData
        HidP_SetData
        HidP_MaxDataListLength
