LIBRARY   INTEROP
EXETYPE   WINDOWS
CODE      PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA      PRELOAD MOVEABLE SINGLE

SEGMENTS
	_TEXT	FIXED

HEAPSIZE  1024
EXPORTS	
	LoadInterop                 @1 

          
