
LIBRARY         ORKIN

DESCRIPTION     'Debug library'

;STUB            'WINSTUB.EXE'

;CODE            MOVEABLE DISCARDABLE

;DATA            MOVEABLE SINGLE PRELOAD

;EXETYPE         WINDOWS

SEGMENTS
    _WEP_TEXT   PRELOAD
    _INIT       PRELOAD

HEAPSIZE        2048

EXPORTS 
; MEMORY MANAGEMEMT
;
	_GlobalAlloc
	_GlobalReAlloc
	_GlobalLock
	_GlobalUnlock
	_GlobalFree
	_GlobalSize
	_GlobalAdd
	_GlobalRelease
	CheckMem
	GetMemUsed
	_VirtualAlloc
	_VirtualLock
	_VirtualUnlock
	_VirtualFree
	_DPF1
	_DPF2
	_DPF3
	_DPF4
	_assertion
	_InitializeDebugOutput
	_TerminateDebugOutput
