; ViaDuct.def : Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "MSR2C"

EXPORTS
    ; Explicit exports can go here
	DllMain						PRIVATE
	DllCanUnloadNow			@1	PRIVATE
	DllGetClassObject		@2	PRIVATE
	DllRegisterServer		@3	PRIVATE
	DllUnregisterServer		@4	PRIVATE
	VDGetICursorFromIRowset @5
