LIBRARY         Measure
EXPORTS
        Msr_Init
        Msr_Terminate
        Msr_Register
        Msr_Reset
        Msr_Control
        Msr_Dump
        Msr_DumpStats
        Msr_Note
        Msr_Start
        Msr_Stop
        Msr_Integer
