NAME    MMIOTest

STUB    'WINSTUB.EXE'
EXETYPE WINDOWS

CODE    MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
DATA    MOVEABLE MULTIPLE PRELOAD

HEAPSIZE  1024
STACKSIZE 4096

EXPORTS
    RCDIOProc    @12
