NAME SBTEST

STUB 'WINSTUB.EXE'
EXETYPE WINDOWS

CODE MOVEABLE PRELOAD
DATA MOVEABLE

HEAPSIZE  4096
STACKSIZE 4096

SEGMENTS
;    SBTEST      MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
;    INIT        MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
;
;    INST        MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
;    KEYB        MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
;    PLAYFILE    MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
;    POS         MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL

;;  Be SURE that this is PRELOAD.  If the segment is NOT present when
;;  we call GlobalPageLock() on its CS, it will fail and all hell will
;;  break loose when we receive interrupts.  Someday, this should be
;;  placed into a DLL like it should be... -cjp

SBTESTCBFIX	 MOVEABLE PRELOAD	

EXPORTS
    MainWndProc         @1
    AboutDlgProc        @2
    KeyWndProc          @3
    InstWndProc         @4
    PosWndProc          @5
    WaveOptionsDlgProc  @6
    MidiOptionsDlgProc  @7
    RecordDlgProc       @8
    VolumeDlgProc       @9
    ;SBMidiInCallback @10
