NAME         ESPEXE
STUB         'WINSTUB.EXE'
CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD   MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE     2048
STACKSIZE    16384

EXPORTS
             MainWndProc
             PBXConfigDlgProc
             AboutDlgProc
             HelpDlgProc
             ValuesDlgProc
