LIBRARY      VIEWREND
EXETYPE      WINDOWS 3.1

PROTMODE

CODE PRELOAD MOVEABLE EXECUTEREAD
DATA PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE 1000

EXPORTS
	WEP            @0 RESIDENTNAME
	ViewerOpen     @1
	ViewerSetPage  @2
	ViewerGetBand  @3
	ViewerClose    @4
