LIBRARY FAKECAM

EXPORTS
        DllCanUnloadNow      PRIVATE
        WiaMCamInit
        WiaMCamUnInit
        WiaMCamOpen
        WiaMCamClose
        WiaMCamGetDeviceInfo
        WiaMCamReadEvent
        WiaMCamStopEvents
        WiaMCamGetItemInfo
        WiaMCamFreeItemInfo
        WiaMCamGetThumbnail
        WiaMCamGetItemData
        WiaMCamDeleteItem
        WiaMCamSetItemProt
        WiaMCamTakePicture
        WiaMCamStatus
        WiaMCamReset
        
