;  File: D:\WACKER\cnctstd\cnctstd.def (Created: 19-Jan-1994)
;
;  Copyright 1994 by Hilgraeve Inc. -- Monroe, MI
;  All rights reserved
;
;  $Revision: 1.3 $
;  $Date: 1997/09/09 15:24:59 $
;

LIBRARY   CNCTSTD

;CODE      PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
;DATA      MULTIPLE

EXPORTS
	; cnctdrvs.c
	cnctdrvEntry@12
	cnctdrvCreate@8
	cnctdrvDestroy@4
	cnctdrvQueryStatus@4
	cnctdrvComEvent@4

	; cncts.c
	cnctdrvConnect@8
	cnctdrvDisconnect@8
