; comtest.def - Declares the module parameters.

LIBRARY "comtest.DLL"

EXPORTS
    DllCanUnloadNow     @1 PRIVATE
    DllGetClassObject   @2 PRIVATE
    DllRegisterServer   @3 PRIVATE
    DllUnregisterServer @4 PRIVATE
