NAME    Screensave.exe 
 
DESCRIPTION 'SCRNSAVE : Test' 
 
STUB    'WINSTUB.EXE' 
EXETYPE WINDOWS 
 
CODE    MOVEABLE 
DATA    MOVEABLE MULTIPLE 
 
HEAPSIZE  2048 
STACKSIZE 8192 
 
EXPORTS 
		ScreenSaverProcW
		ScreenSaverConfigureDialog 
 
