상태 창에 나타낼 단추를 지정합니다. 한글/영문 전환 단추는 숨길 수 없습니다.


전자/반자 전환 단추를 상태 창에 표시할 것인지 지정합니다.


한자 변환 단추를 상태 창에 표시할 것인지 지정합니다.


한글 입력 시스템에서 사용할 입력 방법을 지정합니다.


두벌식 자판 입력을 사용합니다. 가장 널리 쓰이는 표준 자판입니다.


세벌식 390 자판 입력을 사용합니다. 세벌식 자판은 한글의 초성, 중성, 종성별로 자판이 배열되어 있습니다.


세벌식 최종 자판 입력을 선택합니다. 공병우 최종자판으로도 불리며, 겹받침, 기호, 숫자가 390자판과 조금 차이가 납니다.


글자를 입력하는 중에 백스페이스 키를 누르면 입력 중인 글자가 자소 단위로 삭제되도록 합니다. 옵션을 설정하지 않으면 글자 하나가 모두 삭제됩니다.


KS C 5657(KS X 1002)에 정의된 2856자의 추가 한자를 입력할 수 있도록 합니다. 추가 한자는 유니코드를 지원하지 않는 프로그램에서 물음표(�?�)로 나타나거나 제대로 입력되지 않을 수 있습니다.


이 곳에 입력을 원하는 글자를 마우스나 기타 입력도구를 사용하여 그립니다.


필기 입력 상자에 그린 글자의 인식 결과를 일치하는 순서대로 표시합니다.


글자 찾기 모드와 계속 쓰기 모드 간에 전환합니다.


필기 입력 상자에 그린 글자를 인식 합니다. 필기 인식 등록 정보에 항상 인식이 켜져 있을 때는 누르지 않아도 정해진 시간 후 자동으로 실행 됩니다.


마지막으로 필기 입력 상자에 그린 획을 삭제합니다.


필기 입력 상자에 그린 글자를 모두 지웁니다.


이 곳에 입력을 원하는 글자를 마우스나 기타 입력도구를 사용하여 그립니다.


단어 찾기 모드와 계속 쓰기 모드 간에 전환합니다.


필기 입력 상자에 그린 글자를 인식 합니다.


필기 입력 상자에 그린 글자를 모두 지웁니다.


백스페이스 키를 누른 것과 같습니다.


Delete 키를 누른 것과 같습니다.


한자 변환 키를 누른 것과 같습니다.


엔터 키를 누른 것과 같습니다.


스페이스 키를 누른 것과 같습니다.


Esc 키를 누른 것과 같습니다.


왼쪽 화살표 키를 누른 것과 같습니다.


오른쪽 화살표 키를 누른 것과 같습니다.


위쪽 화살표 키를 누른 것과 같습니다.


아래쪽 화살표 키를 누른 것과 같습니다.


Home 키를 누른 것과 같습니다.


End 키를 누른 것과 같습니다.


Page Up 키를 누른 것과 같습니다.


Page Down 키를 누른 것과 같습니다.


탭(Tab) 키를 누른 것과 같습니다.


Insert 키를 누른 것과 같습니다.


Windows [image] 키를 누른 것과 같습니다.


응용프로그램(Application) [image] 키를 누른 것과 같습니다. 오른쪽 마우스 버튼을 클릭할 때 나오는 응용프로그램 바로가기 메뉴를 열 때 사용합니다.


Delete 키를 누른 것과 같습니다.


대화 상자를 닫고 변경 내용을 저장합니다.


변경 내용을 저장하지 않고 대화 상자를 닫습니다.


도움말을 보여줍니다.


이 옵션이 선택되었을 경우 기본 단추들을 표시합니다.


이 옵션이 선택되었을 경우 확장 단추들을 표시합니다.


기본 단추와 확장 단추들을 표시할 위치를 선택합니다.


확장 입력기 메뉴와 대화상자에 표시할 언어를 설정합니다. 자동이 선택된 경우 시스템 기본 언어가 표시됩니다. 영어를 원하시면 영어를 선택하십시오.


선택된 애플릿을 추가합니다. 애플릿 메뉴에서 추가된 애플릿을 선택하여 사용할 수 있습니다.


선택된 애플릿을 제거합니다. 제거된 애플릿은 더 이상 애플릿 메뉴에서 선택하실 수 없습니다.


대화 상자를 닫습니다.


이 대화 상자를 열기 전의 값으로 설정을 되돌립니다.


선택된 애플릿을 위로 이동 합니다.


선택된 애플릿을 아래로 이동 합니다.