; PwMig.def : Declares the exported functions.

LIBRARY      "PWMIG.DLL"

EXPORTS
	InitializeChangeNotify		PRIVATE
	PasswordChangeNotify		PRIVATE
	PasswordFilter				PRIVATE	
