; pchpffu.def : Declares the module parameters.

LIBRARY      "faultrep.DLL"

EXPORTS
        ReportFault             
        ReportFaultDWM          	PRIVATE
        ReportFaultFromQueue    	PRIVATE
        ReportFaultToQueue      	PRIVATE
        ReportKernelFaultA      	PRIVATE
        ReportKernelFaultW      
        ReportKernelFaultDWW    	PRIVATE
        CreateMinidumpA         
        CreateMinidumpW         
        ReportHang              	PRIVATE
        ReportEREvent             
        ReportEREventDW         	PRIVATE
        AddERExcludedApplicationW
        AddERExcludedApplicationA

