; atrace.def : declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "atrace"

EXPORTS
    INTERNAL__InitAsyncTrace
    INTERNAL__TermAsyncTrace
    INTERNAL__FlushAsyncTrace

    INTERNAL__DebugAssert

    INTERNAL__SetAsyncTraceParams

    INTERNAL__AsyncStringTrace
    INTERNAL__AsyncBinaryTrace


