;
; DEF File for the wmi2xml
;

LIBRARY   wmi2xml

HEAPSIZE  1024


EXPORTS
	DllGetClassObject  PRIVATE
	DllCanUnloadNow PRIVATE
	DllRegisterServer PRIVATE
	DllUnregisterServer PRIVATE
	OpenWbemTextSource PRIVATE
	CloseWbemTextSource PRIVATE
	WbemObjectToText PRIVATE
	TextToWbemObject PRIVATE