;----------------------------------------------------------------------------
; commdlg.def : module definition for common dialog dll
;
; Copyright (c) Microsoft Corporation, 1992-
;----------------------------------------------------------------------------

;----Definitions-------------------------------------------------------------

LIBRARY         COMMDLG
DESCRIPTION     'Common Windows Dialogs, Ver. 3.10'
EXETYPE         WINDOWS
CODE            MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
DATA            SINGLE MOVEABLE PRELOAD

HEAPSIZE        1024

;----Segments----------------------------------------------------------------

SEGMENTS
    _TEXT           DISCARDABLE LOADONCALL
    _FILEOPEN       DISCARDABLE LOADONCALL
    _PRNSETUP       DISCARDABLE LOADONCALL
    _FONT           DISCARDABLE LOADONCALL
    _FIND           DISCARDABLE LOADONCALL
    _DLGS           DISCARDABLE LOADONCALL
    _INIT           DISCARDABLE PRELOAD


;----Exports-----------------------------------------------------------------

EXPORTS
    GETOPENFILENAME         @1
    GETSAVEFILENAME         @2
    CHOOSECOLOR             @5
;    FileOpenDlgProc         @6      ;Internal
;    FileSaveDlgProc         @7      ;Internal
;    ColorDlgProc            @8      ;Internal
;    LoadAlterBitmap         @9      ;Internal
    FINDTEXT                @11
    REPLACETEXT             @12
;    FindTextDlgProc         @13     ;Internal
;    ReplaceTextDlgProc      @14     ;Internal
    CHOOSEFONT              @15
    FORMATCHARDLGPROC       @16
    FONTSTYLEENUMPROC       @18
    FONTFAMILYENUMPROC      @19
    PRINTDLG                @20
;    PrintDlgProc            @21     ;Internal
;    PrintSetupDlgProc       @22     ;Internal
;    EditIntegerOnly         @23     ;Internal
;    WantArrows              @25     ;Internal
    COMMDLGEXTENDEDERROR    @26
    GETFILETITLE            @27
    WEP                     @28 RESIDENTNAME     ;Internal
;    dwLBSubclass            @29     ;Internal
;    dwUpArrowHack           @30     ;Internal
;    dwOKSubclass            @31     ;Internal
;    SetWowCommDlg           @32     ;Internal temp
;----Imports-----------------------------------------------------------------
