
LIBRARY DDEML

DESCRIPTION 'DDE Manager Library'

DATA  MOVEABLE SINGLE PRELOAD
CODE  MOVEABLE DISCARDABLE

SEGMENTS
    INIT_TEXT   CLASS 'CODE'         PRELOAD
    _TEXT       CLASS 'CODE'         

EXETYPE               WINDOWS PROTMODE

HEAPSIZE    512

EXPORTS
        WEP                             @1    RESIDENTNAME      ;Internal
        DDEINITIALIZE                   @2
        DDEUNINITIALIZE                 @3
        DDECONNECTLIST                  @4
        DDEQUERYNEXTSERVER              @5
        DDEDISCONNECTLIST               @6
        DDECONNECT                      @7
        DDEDISCONNECT                   @8
        DDEQUERYCONVINFO                @9
        DDESETUSERHANDLE                @10
        DDECLIENTTRANSACTION            @11
        DDEABANDONTRANSACTION           @12
        DDEPOSTADVISE                   @13
        DDECREATEDATAHANDLE             @14
        DDEADDDATA                      @15
        DDEGETDATA                      @16
        DDEACCESSDATA                   @17
        DDEUNACCESSDATA                 @18
        DDEFREEDATAHANDLE               @19
        DDEGETLASTERROR                 @20
        DDECREATESTRINGHANDLE           @21
        DDEFREESTRINGHANDLE             @22
        DDEQUERYSTRING                  @23
        DDEKEEPSTRINGHANDLE             @24

        DDEENABLECALLBACK               @26
        DDENAMESERVICE                  @27

        CLIENTWNDPROC                   @28   ;Internal
        SERVERWNDPROC                   @29   ;Internal
        SUBFRAMEWNDPROC                 @30   ;Internal
        DMGWNDPROC                      @31   ;Internal
        CONVLISTWNDPROC                 @32   ;Internal
        MONITORWNDPROC                  @33   ;Internal
        DDESENDHOOKPROC                 @34   ;Internal
        DDEPOSTHOOKPROC                 @35   ;Internal

        DDECMPSTRINGHANDLES             @36
        DDERECONNECT                    @37

        INITENUM                        @38   ;Internal
        TERMDLGPROC                     @39   ;Internal
        EmptyQTimerProc                 @40   ;Internal
