LIBRARY OLESVR INITINSTANCE

DESCRIPTION "OLE Server. (c) Copyright Microsoft Corp. 1990 - All Rights Reserved";

EXETYPE WINDOWS

STUB 'WINSTUB.EXE'

CODE MOVABLE DISCARDABLE
DATA MOVABLE SINGLE

SEGMENTS
        WEP_TEXT CLASS 'CODE' FIXED   
        Give2GDI CLASS 'CODE' FIXED   


HEAPSIZE 8000

EXPORTS
         WEP                             @1 RESIDENTNAME    ;Internal       

         OLEREGISTERSERVER               @2
         OLEREVOKESERVER                 @3

         OLEBLOCKSERVER                  @4
         OLEUNBLOCKSERVER                @5

         OLEREGISTERSERVERDOC            @6
         OLEREVOKESERVERDOC              @7
         OLERENAMESERVERDOC              @8
         OLEREVERTSERVERDOC              @9
         OLESAVEDSERVERDOC               @10

         OLEREVOKEOBJECT                 @11
         OLEQUERYSERVERVERSION           @12

         SrvrWndProc                     @21                ;Internal
         DocWndProc                      @22                ;Internal
         ItemWndProc                     @23                ;Internal

         SendDataMsg                     @24                ;Internal
         FindItemWnd                     @25                ;Internal
         ItemCallBack                    @26                ;Internal
         TerminateClients                @27                ;Internal
         TerminateDocClients             @28                ;Internal
         DeleteClientInfo                @29                ;Internal
         SendRenameMsg                   @30                ;Internal
         EnumForTerminate                @31                ;Internal
