LIBRARY SYSTEM

DESCRIPTION 'Microsoft Windows System configuration module for HP Vectra'
EXETYPE WINDOWS
STUB 'WINSTUB.EXE'

CODE PRELOAD FIXED
DATA NONE

IMPORTS

    ALLOCCSALIAS	= KERNEL.170
    __ROMBIOS		= KERNEL.173
    WinFlags		= KERNEL.178	

EXPORTS
    InquireSystem           @1
    CreateSystemTimer       @2
    KillSystemTimer         @3
    EnableSystemTimers      @4
    DisableSystemTimers     @5
    GetSystemMsecCount      @6
    Get80x87SaveSize        @7
    Save80x87State          @8
    Restore80x87State       @9

    A20_Proc		    @20
    WEP
