LIBRARY SYSTEM

DESCRIPTION 'Microsoft Windows System Configuration Module for ROM Systems'
EXETYPE WINDOWS
STUB 'WINSTUB.EXE'

CODE PRELOAD FIXED
DATA NONE

IMPORTS

    NOHOOKDOSCALL	= KERNEL.101
    __ROMBIOS		= KERNEL.173
    __0040h		= KERNEL.193

EXPORTS
    InquireSystem           @1
    CreateSystemTimer       @2
    KillSystemTimer         @3
    EnableSystemTimers      @4
    DisableSystemTimers     @5
    GetSystemMsecCount      @6
    Get80x87SaveSize        @7
    Save80x87State          @8
    Restore80x87State       @9
    WEP

    A20_Proc		    @20
