
LIBRARY                 BINGEN.DLL

EXPORTS
        BINGEN_GenerateBIN
        BINGEN_GenerateReportDescriptor
        BINGEN_OutputReportDescriptorToMemory
        BINGEN_OutputReportDescriptorToDisk
        BINGEN_FreeReportDescriptor
        BINGEN_FreeReportBuffer
        BINGEN_SetOptions
        BINGEN_GetOptions
        BINGEN_GetDefaultOptions
        BINGEN_GenerateCaps
        BINGEN_GenerateValueCaps
        BINGEN_FreeValueCaps
        BINGEN_GenerateButtonCaps
        BINGEN_FreeButtonCaps
        BINGEN_GenerateLinkCollectionNodes
        BINGEN_FreeLinkCollectionNodes
