; NTFRSPRF.def

LIBRARY NTFRSPRF

EXPORTS
	DllMain
	OpenReplicaConnPerformanceData
	CollectReplicaConnPerformanceData
	CloseReplicaConnPerformanceData
	OpenReplicaSetPerformanceData
	CollectReplicaSetPerformanceData
	CloseReplicaSetPerformanceData
	
