LIBRARY VWIPXSPX

EXPORTS
    VwInitialize
    VwDispatcher

    VwIPXCancelEvent
    VwIPXCloseSocket
    VwIPXDisconnectFromTarget
    VwIPXGenerateChecksum
    VwIPXGetInformation
    VwIPXGetInternetworkAddress
    VwIPXGetIntervalMarker
    VwIPXGetLocalTarget
    VwIPXGetLocalTargetAsync
    VwIPXGetMaxPacketSize
    VwIPXInitialize
    VwIPXListenForPacket
    VwIPXOpenSocket
    VwIPXRelinquishControl
    VwIPXScheduleAESEvent
    VwIPXScheduleIPXEvent
    VwIPXSendPacket
    VwIPXSendWithChecksum
    VwIPXSPXDeinit
    VwIPXVerifyChecksum
    VwSPXAbortConnection
    VwSPXEstablishConnection
    VwSPXGetConnectionStatus
    VwSPXInitialize
    VwSPXListenForConnection
    VwSPXListenForSequencedPacket
    VwSPXSendSequencedPacket
    VwSPXTerminateConnection

    VWinEsrCallback
    VWinInitialize

    VWinIPXCancelEvent
    VWinIPXCloseSocket
    VWinIPXDisconnectFromTarget
    VWinIPXGetInternetworkAddress
    VWinIPXGetIntervalMarker
    VWinIPXGetLocalTarget
    VWinIPXGetLocalTargetAsync
    VWinIPXGetMaxPacketSize
    VWinIPXInitialize
    VWinIPXListenForPacket
    VWinIPXOpenSocket
    VWinIPXRelinquishControl
    VWinIPXScheduleIPXEvent
    VWinIPXSendPacket
    VWinIPXSPXDeinit

    VWinSPXAbortConnection
    VWinSPXEstablishConnection
    VWinSPXGetConnectionStatus
    VWinSPXInitialize
    VWinSPXListenForConnection
    VWinSPXListenForSequencedPacket
    VWinSPXSendSequencedPacket
    VWinSPXTerminateConnection
