; CAPICOM.def : Declares the module parameters.

LIBRARY      "CAPICOM.DLL"

EXPORTS
	DllCanUnloadNow   PRIVATE
	DllGetClassObject  PRIVATE
	DllRegisterServer    PRIVATE
	DllUnregisterServer	 PRIVATE
