; TEST.def : Declares the module parameters.

LIBRARY      "GPTDEMO.DLL"

EXPORTS
        DllCanUnloadNow     @1 PRIVATE
        DllGetClassObject   @2 PRIVATE
        DllRegisterServer   @3 PRIVATE
        DllUnregisterServer @4 PRIVATE
