; WUDetect.def : Declares the module parameters.

LIBRARY      "WUDetect.DLL"

EXPORTS
	RegKeyExists        PRIVATE
	MinFileVersion      PRIVATE
	RegKeyVersion       PRIVATE
	RegKeySubStr        PRIVATE
	Expression          PRIVATE
