; ImgUtil.def : Declares the module parameters.

LIBRARY  ImgUtil.dll

EXPORTS
	DllCanUnloadNow PRIVATE
	DllGetClassObject PRIVATE
	DllRegisterServer PRIVATE
	DllUnregisterServer PRIVATE

   SniffStream
   DecodeImage
   CreateMIMEMap
   IdentifyMIMEType
   GetMaxMIMEIDBytes
   ComputeInvCMAP
   DitherTo8
   CreateDDrawSurfaceOnDIB
  
