LIBRARY     W95INF16

DESCRIPTION     'INF Installation Library'

EXETYPE     WINDOWS

CODE        PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA        SINGLE  MOVEABLE PRELOAD

HEAPSIZE    512

SEGMENTS
    _INIT MOVEABLE DISCARDABLE PRELOAD
    _WEP  PRELOAD  DISCARDABLE


EXPORTS
    WEP 
    DllEntryPoint           @1  RESIDENTNAME
    w95thk_ThunkData16     @2

IMPORTS
    C16ThkSLO1          =   KERNEL.631
    ThunkConnect16      =   KERNEL.651

