; ISCOMLOG.def : Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "ISCOMLOG"

EXPORTS
    ; Explicit exports can go here
    ; LibMain
        DllCanUnloadNow PRIVATE
        DllGetClassObject PRIVATE
        DllRegisterServer PRIVATE
        DllUnregisterServer PRIVATE
        ComLogInitializeLog
        ComLogTerminateLog
        ComLogDllStartup
        ComLogDllCleanUp
        ComLogLogInformation
        ComLogCustomInformation
        ComLogGetConfig
        ComLogSetConfig
        ComLogNotifyChange
        ComLogQueryExtraLogFields
