;
;         File: rcasync.def
;       System: MS-Windows NT 4.0
;      Summary: Module definition file for async readclient dll
;

LIBRARY           "RCASYNC.DLL"

EXPORTS
    GetExtensionVersion
    HttpExtensionProc
    TerminateExtension
