; iasperf.def : Declares the module parameters.

LIBRARY      "iasperf.dll"

VERSION 1.0

EXPORTS
	DllRegisterServer PRIVATE
	DllUnregisterServer PRIVATE
	OpenPerformanceData       @3 PRIVATE
	CollectPerformanceData    @4 PRIVATE
	ClosePerformanceData      @5 PRIVATE
	SnmpExtensionInit         @6 PRIVATE
	SnmpExtensionInitEx       @7 PRIVATE
	SnmpExtensionQuery        @8 PRIVATE
	SnmpExtensionClose        @9 PRIVATE
