LIBRARY     ICFG32
HEAPSIZE    512

SECTIONS
    .data READ WRITE
    .instance READ WRITE
EXPORTS
    wizthk_ThunkData32      ; for thunking
    IcfgNeedInetComponents
    IcfgInstallInetComponents
    IcfgGetLastInstallErrorText
    IcfgSetInstallSourcePath
    IcfgIsGlobalDNS
    IcfgRemoveGlobalDNS
    IcfgIsFileSharingTurnedOn
    IcfgTurnOffFileSharing
    IcfgStartServices
    DoGenInstall
    GetSETUPXErrorText

