LIBRARY     CNETCFG
HEAPSIZE    512

SECTIONS
    .data READ WRITE
    .instance READ WRITE

EXPORTS
   
	InetConfigSystem=_InetConfigSystem@12       
	InetStartServices=_InetStartServices@0
        InetNeedModem=_InetNeedModem@4    
	InetNeedSystemComponents=_InetNeedSystemComponents@8
	
	


