LIBRARY rastapi


EXPORTS
        PortEnum
        PortOpen
        PortClose
        PortGetInfo
        PortSetInfo
        PortTestSignalState
        PortConnect
        PortDisconnect
        PortInit
        PortSend
        PortReceive
        PortCompressionSetInfo
        PortGetStatistics
        PortClearStatistics
        PortGetPortState
	    PortChangeCallback
	    PortReceiveComplete
	    PortSetFraming
	    DeviceEnum
        DeviceGetInfo
        DeviceSetInfo
        DeviceConnect
        DeviceListen
        DeviceWork
	    DeviceDone
	    InitRasTapi
        PortGetIOHandle
        DeviceSetDevConfig
        DeviceGetDevConfig
        PortSetIoCompletionPort
        AddPorts
        RemovePort
        EnableDeviceForDialIn
        GetConnectInfo
        RastapiGetCalledID
        RastapiSetCalledID
        GetZeroDeviceInfo
        UnloadRastapiDll
        SetCommSettings
        DeviceGetDevConfigEx
