HEAPSIZE     1024
STACKSIZE    5120	   ; recommended minimum for Windows applications

EXPORTS
	DllMain                     @1
	HrLoadLocalizedLibrarySFU   @2
	HrLoadLocalizedLibrarySFU_A @3
	LoadStringCodepage_A        @4
	HrConvertStringCodepage     @5
	
	
