LIBRARY      DCXCODEC
EXETYPE      WINDOWS 3.1

PROTMODE

SEGMENTS
INIT_TEXT	PRELOAD FIXED EXECUTEREAD
CODE 		PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE EXECUTEREAD
DATA 		PRELOAD MOVEABLE SINGLE

EXPORTS

WEP	        @1	RESIDENTNAME

DcxCodecInit    @10
DcxCodecConvert @11

