LIBRARY      AWVIEW32
PROTMODE

CODE PRELOAD MOVEABLE EXECUTEREAD
DATA PRELOAD MOVEABLE SINGLE

HEAPSIZE 1000

EXPORTS
	ViewerOpen     @21
	ViewerSetPage  @22
	ViewerGetBand  @23
	ViewerClose    @24
