LIBRARY LOCALMON

EXPORTS
    ;@@BEGIN_DDKSPLIT
    LocalMonInitializePrintMonitor2

    #ifdef 0
    ;@@END_DDKSPLIT

    InitializePrintMonitor2 = LocalMonInitializePrintMonitor2
    ;@@BEGIN_DDKSPLIT
    #endif
    ;@@END_DDKSPLIT
