LIBRARY LOG

STACKSIZE   1048576

EXPORTS
    DllMain

    LogReInitA
    LogReInitW
    LogSetVerboseLevel
    LogSetVerboseBitmap
    LogA
    LogW
    LogIfA
    LogIfW
    LogTitleA
    LogTitleW
    LogLineA
    LogLineW
    LogDirectA
    LogDirectW
    SuppressAllLogPopups
    LogSetErrorDest
    DbgLogA
    DbgLogW
    DbgLogIfA
    DbgLogIfW
    DbgDirectA
    DbgDirectW
    DebugLogTimeA
    DebugLogTimeW
    LogDeleteOnNextInit
    LogCopyDebugInfPathA
    LogCopyDebugInfPathW
    LogBegin
    LogEnd
